-- 流程节点驳回目标节点配置表
-- 一对多：一个源节点可配置多个可驳回的目标节点
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ext_act_process_node_reject_target` (
    `id` varchar(64) NOT NULL COMMENT '主键ID',
    `process_id` varchar(64) NOT NULL COMMENT '流程ID（对应ext_act_process_node.process_id）',
    `source_node_code` varchar(100) NOT NULL COMMENT '源节点CODE（当前配置驳回的节点）',
    `target_node_code` varchar(100) NOT NULL COMMENT '目标节点CODE（可以驳回到的节点）',
    `target_node_name` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '目标节点名称',
    PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `idx_process_source` (`process_id`, `source_node_code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='流程节点驳回目标配置';
、