-- =====================================================
-- 字典: 反馈任务状态 (feedback_status)
-- 用途: 反馈任务的处理状态标识
-- =====================================================

-- 1. 字典定义
INSERT INTO `sys_dict` (`id`, `dict_name`, `dict_code`, `description`, `del_flag`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (
    'feedback_status_dict_001',
    '反馈任务状态',
    'feedback_status',
    '反馈任务处理状态：未开始/进行中/已完成',
    0,
    'admin',
    NOW()
);

-- 2. 字典项
INSERT INTO `sys_dict_item` (`id`, `dict_id`, `item_text`, `item_value`, `description`, `sort_order`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES
('feedback_status_item_001', 'feedback_status_dict_001', '未开始', '1', '反馈任务尚未开始处理', 1, 1, 'admin', NOW()),
('feedback_status_item_002', 'feedback_status_dict_001', '进行中', '2', '反馈任务正在处理中', 2, 1, 'admin', NOW()),
('feedback_status_item_003', 'feedback_status_dict_001', '已完成', '3', '反馈任务已完成处理', 3, 1, 'admin', NOW());
