-- 反馈表 dq_inspect_progress 新增纪检反馈字段
-- 背景：反馈弹窗（DqInspectTaskBPMFeedbackModal）在 showJiJianFields 时展示并提交
--      检查情况 / 监督意见 / 措施数量 三个字段，但子表实体与表结构均缺失这三列，
--      导致保存时被 MyBatis-Plus 丢弃。列类型对齐主表 dq_inspect_task。
-- 变更日期：2026-08-13
ALTER TABLE `dq_inspect_progress`
    ADD COLUMN `inspection_status` varchar(1000) NULL DEFAULT NULL COMMENT '检查情况' AFTER `bpm_status`,
    ADD COLUMN `supervisory_opinion` varchar(1000) NULL DEFAULT NULL COMMENT '监督意见' AFTER `inspection_status`,
    ADD COLUMN `measure_count` int NULL DEFAULT NULL COMMENT '措施数量' AFTER `supervisory_opinion`;
