-- 修复纪检（JJ）部门用户挂靠：jj_worker_01 / jj_leader_01 原挂靠在不存在的部门 2058729446551752705，
-- 导致反馈流程纪检节点 Task_1wfkrvj / Task_1ogk921 的 MI collection 为空、0 实例静默跳过。
-- 现将其挂靠到实际存在的纪检部门 2054466800692432898（flow-biz.org.dept.jj）。
-- 说明：getUsersListByDeptIdAndRoleIdLocalApi 走 sys_user_role.dept_id（LIKE %deptId%），
--       故 sys_user_role 为关键修复点；sys_user_depart 同步修正避免悬挂引用。

UPDATE sys_user_role SET dept_id = '2054466800692432898'
WHERE user_id IN ('2058729787494141954','2058729946080776193')
  AND dept_id = '2058729446551752705';

UPDATE sys_user_depart SET dep_id = '2054466800692432898'
WHERE user_id IN ('2058729787494141954','2058729946080776193')
  AND dep_id = '2058729446551752705';
