-- 习讲话经办人反馈流程 process_key 对齐
-- 背景：该流程 ext_act_process.process_key 曾为中文（xispeak经办人反馈流程），
-- 与部署的 BPMN <process id>（process_1778315114392）不一致，导致 startWorkflow
-- 按 process_key 查不到已部署定义、流程无法发起（"立即发起流程失败"）。
-- 对齐为 BPMN id 后，按 flowCode 发起即可正常启动。
UPDATE ext_act_process
SET process_key = 'process_1778315114392'
WHERE id = '2058711133876629506'
  AND process_key <> 'process_1778315114392';
