-- 删除遗留孤立实体 dj_inspect_improve 表
-- 背景：DjInspectImprove 实体/控制器/服务为遗留代码——无前端页面、提升/销号流程均不引用
--      （InspectImproveFlow 注入的 djInspectImproveService 从未被调用）、代码库外部无引用。
--      且表结构（缺 pid/has_child/del_flag/bpm_status 列）与树表设计的实体不匹配。
--      正确业务模型为：问题表 dq_inspect_problem + 具体措施表 dq_inspect_task。
-- 执行前请确认目标环境该表无需要保留的数据（本环境已确认 0 行）。

DROP TABLE IF EXISTS dj_inspect_improve;
